Electric field data from file MESH_DIEL.AM
 Problem title line 1:  based on FILENAME_{MESH_D4.TBL    8-06-2012  22:38:08}

                  Z (cm)

Ez (V/cm)

       -12000

       -10000

        -8000

        -6000

        -4000

        -2000

            0

              0 .2 .4 .6 .8 1 1.2 1.4 1.6

Ez